\hypertarget{structSerialState}{}\doxysection{Serial\+State Strukturreferenz}
\label{structSerialState}\index{SerialState@{SerialState}}
\doxysubsection*{Datenfelder}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structSerialState_a6a240fb88c230572cb4235b1d70f3da8}{Ausgabe}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em aktives Menue oder aktive Ausgabe \end{DoxyCompactList}\item 
uint8\+\_\+t \mbox{\hyperlink{structSerialState_aab0f350cb64b46822bfe911c465865ad}{Eingabe}}
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Eingabe Textspeicher. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Dokumentation der Felder}
\mbox{\Hypertarget{structSerialState_a6a240fb88c230572cb4235b1d70f3da8}\label{structSerialState_a6a240fb88c230572cb4235b1d70f3da8}} 
\index{SerialState@{SerialState}!Ausgabe@{Ausgabe}}
\index{Ausgabe@{Ausgabe}!SerialState@{SerialState}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{Ausgabe}{Ausgabe}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t Serial\+State\+::\+Ausgabe}



aktives Menue oder aktive Ausgabe 

\mbox{\Hypertarget{structSerialState_aab0f350cb64b46822bfe911c465865ad}\label{structSerialState_aab0f350cb64b46822bfe911c465865ad}} 
\index{SerialState@{SerialState}!Eingabe@{Eingabe}}
\index{Eingabe@{Eingabe}!SerialState@{SerialState}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{Eingabe}{Eingabe}}
{\footnotesize\ttfamily uint8\+\_\+t Serial\+State\+::\+Eingabe}



Eingabe Textspeicher. 



Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{vt100_8h}{vt100.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
