\hypertarget{structSerialState}{}\doxysection{Serial\+State Strukturreferenz}
\label{structSerialState}\index{SerialState@{SerialState}}
\doxysubsection*{Datenfelder}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structSerialState_a6a240fb88c230572cb4235b1d70f3da8}\label{structSerialState_a6a240fb88c230572cb4235b1d70f3da8}} 
uint8\+\_\+t {\bfseries Ausgabe}
\item 
\mbox{\Hypertarget{structSerialState_aab0f350cb64b46822bfe911c465865ad}\label{structSerialState_aab0f350cb64b46822bfe911c465865ad}} 
uint8\+\_\+t {\bfseries Eingabe}
\end{DoxyCompactItemize}


Die Dokumentation für diese Struktur wurde erzeugt aufgrund der Datei\+:\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
\mbox{\hyperlink{vt100_8h}{vt100.\+h}}\end{DoxyCompactItemize}
