\hypertarget{vt100_8c}{}\doxysection{vt100.\+c-\/Dateireferenz}
\label{vt100_8c}\index{vt100.c@{vt100.c}}


VT100 Terminalausgabe.  


{\ttfamily \#include \char`\"{}vt100.\+h\char`\"{}}\newline
Include-\/\+Abhängigkeitsdiagramm für vt100.\+c\+:
\nopagebreak
\begin{figure}[H]
\begin{center}
\leavevmode
\includegraphics[width=350pt]{vt100_8c__incl}
\end{center}
\end{figure}
\doxysubsection*{Funktionen}
\begin{DoxyCompactItemize}
\item 
void \mbox{\hyperlink{vt100_8c_af214225c421f33e106f2e94feb80f9d8}{Serial\+Menue}} (void)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Auswahlmenue über serielle Schnittstelle ausgeben. \end{DoxyCompactList}\item 
void \mbox{\hyperlink{vt100_8c_a4c083c2b0ddae216cf2bdfe6490c9738}{Serial\+Setup}} (void)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Aktuelle Einstellungen über serielle Schnittstelle ausgeben. \end{DoxyCompactList}\item 
void \mbox{\hyperlink{vt100_8c_a4ee21561cb51aeaa80633e244b3811c6}{Serial\+About}} (void)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Versionsinformation über serielle Schnittstelle ausgeben. \end{DoxyCompactList}\item 
void \mbox{\hyperlink{vt100_8c_aa9e990762ad311b3582c6e7b0c4addf6}{Serial\+Reset}} (void)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Löscht die Terminalanzeige und gibt Versionsinfo und Menue aus. \end{DoxyCompactList}\item 
void \mbox{\hyperlink{vt100_8c_aed5211def004c592733d721fd1d6c186}{Serial\+Receive}} (char c)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Wird vom UART Interrupt aufgerufen, wenn ein Zeichen empfangen wurde. \end{DoxyCompactList}\item 
\mbox{\Hypertarget{vt100_8c_adee204ccfa569867de5db5c8b614d470}\label{vt100_8c_adee204ccfa569867de5db5c8b614d470}} 
void {\bfseries Serial\+Msg\+Out} (void)
\item 
void \mbox{\hyperlink{vt100_8c_a224d9b143a368c30ceceaeffbd696500}{Serial\+Msg\+Menue}} (char c)
\begin{DoxyCompactList}\small\item\em Zeigt einen Textspeicher an, der geändert werden soll. \end{DoxyCompactList}\end{DoxyCompactItemize}


\doxysubsection{Ausführliche Beschreibung}
VT100 Terminalausgabe. 



\doxysubsection{Dokumentation der Funktionen}
\mbox{\Hypertarget{vt100_8c_a4ee21561cb51aeaa80633e244b3811c6}\label{vt100_8c_a4ee21561cb51aeaa80633e244b3811c6}} 
\index{vt100.c@{vt100.c}!SerialAbout@{SerialAbout}}
\index{SerialAbout@{SerialAbout}!vt100.c@{vt100.c}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{SerialAbout()}{SerialAbout()}}
{\footnotesize\ttfamily void Serial\+About (\begin{DoxyParamCaption}\item[{void}]{ }\end{DoxyParamCaption})}



Versionsinformation über serielle Schnittstelle ausgeben. 


\begin{DoxyParams}{Parameter}
{\em none} & \\
\hline
\end{DoxyParams}

\begin{DoxyRetVals}{Rückgabewerte}
{\em none} & \\
\hline
\end{DoxyRetVals}
\mbox{\Hypertarget{vt100_8c_af214225c421f33e106f2e94feb80f9d8}\label{vt100_8c_af214225c421f33e106f2e94feb80f9d8}} 
\index{vt100.c@{vt100.c}!SerialMenue@{SerialMenue}}
\index{SerialMenue@{SerialMenue}!vt100.c@{vt100.c}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{SerialMenue()}{SerialMenue()}}
{\footnotesize\ttfamily void Serial\+Menue (\begin{DoxyParamCaption}\item[{void}]{ }\end{DoxyParamCaption})}



Auswahlmenue über serielle Schnittstelle ausgeben. 


\begin{DoxyParams}{Parameter}
{\em none} & \\
\hline
\end{DoxyParams}

\begin{DoxyRetVals}{Rückgabewerte}
{\em none} & \\
\hline
\end{DoxyRetVals}
\mbox{\Hypertarget{vt100_8c_a224d9b143a368c30ceceaeffbd696500}\label{vt100_8c_a224d9b143a368c30ceceaeffbd696500}} 
\index{vt100.c@{vt100.c}!SerialMsgMenue@{SerialMsgMenue}}
\index{SerialMsgMenue@{SerialMsgMenue}!vt100.c@{vt100.c}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{SerialMsgMenue()}{SerialMsgMenue()}}
{\footnotesize\ttfamily void Serial\+Msg\+Menue (\begin{DoxyParamCaption}\item[{char}]{c }\end{DoxyParamCaption})}



Zeigt einen Textspeicher an, der geändert werden soll. 


\begin{DoxyParams}{Parameter}
{\em c} & Nummer des Textspeichers \\
\hline
\end{DoxyParams}

\begin{DoxyRetVals}{Rückgabewerte}
{\em none} & \\
\hline
\end{DoxyRetVals}
\mbox{\Hypertarget{vt100_8c_aed5211def004c592733d721fd1d6c186}\label{vt100_8c_aed5211def004c592733d721fd1d6c186}} 
\index{vt100.c@{vt100.c}!SerialReceive@{SerialReceive}}
\index{SerialReceive@{SerialReceive}!vt100.c@{vt100.c}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{SerialReceive()}{SerialReceive()}}
{\footnotesize\ttfamily void Serial\+Receive (\begin{DoxyParamCaption}\item[{char}]{c }\end{DoxyParamCaption})}



Wird vom UART Interrupt aufgerufen, wenn ein Zeichen empfangen wurde. 


\begin{DoxyParams}{Parameter}
{\em c} & Zeichen, das empfangen wurde \\
\hline
\end{DoxyParams}

\begin{DoxyRetVals}{Rückgabewerte}
{\em none} & \\
\hline
\end{DoxyRetVals}
\mbox{\Hypertarget{vt100_8c_aa9e990762ad311b3582c6e7b0c4addf6}\label{vt100_8c_aa9e990762ad311b3582c6e7b0c4addf6}} 
\index{vt100.c@{vt100.c}!SerialReset@{SerialReset}}
\index{SerialReset@{SerialReset}!vt100.c@{vt100.c}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{SerialReset()}{SerialReset()}}
{\footnotesize\ttfamily void Serial\+Reset (\begin{DoxyParamCaption}\item[{void}]{ }\end{DoxyParamCaption})}



Löscht die Terminalanzeige und gibt Versionsinfo und Menue aus. 


\begin{DoxyParams}{Parameter}
{\em none} & \\
\hline
\end{DoxyParams}

\begin{DoxyRetVals}{Rückgabewerte}
{\em none} & \\
\hline
\end{DoxyRetVals}
\mbox{\Hypertarget{vt100_8c_a4c083c2b0ddae216cf2bdfe6490c9738}\label{vt100_8c_a4c083c2b0ddae216cf2bdfe6490c9738}} 
\index{vt100.c@{vt100.c}!SerialSetup@{SerialSetup}}
\index{SerialSetup@{SerialSetup}!vt100.c@{vt100.c}}
\doxysubsubsection{\texorpdfstring{SerialSetup()}{SerialSetup()}}
{\footnotesize\ttfamily void Serial\+Setup (\begin{DoxyParamCaption}\item[{void}]{ }\end{DoxyParamCaption})}



Aktuelle Einstellungen über serielle Schnittstelle ausgeben. 


\begin{DoxyParams}{Parameter}
{\em none} & \\
\hline
\end{DoxyParams}

\begin{DoxyRetVals}{Rückgabewerte}
{\em none} & \\
\hline
\end{DoxyRetVals}
